DB真人

    • 中文English

    新闻资讯

    汇聚行业前沿的科技和信息

    太原进港式交叉带分拣系统于近日成功验收

    发布时间:2017-05-24 浏览:5409次 分享到: QQ空间 新浪

    985个真件测试、准确率100%、分拣效率12060件/时……这一串数字是太原进港式交叉带分拣系统验收时的处理记录,一系列优秀的测试数据代表着这一项目出色的快件分拣能力。

    延续合作缘分,高质量交付

    历经两个月的努力和辛勤,DB真人物流与快递行业某领导企业携手打造的太原进港交叉带分拣系统于近日成功通过验收。太原进港式交叉带系统是DB真人物流与此客户的第8个合作项目。在此项目之前,DB真人与此快递企业便已颇有渊源。在2016年双方共计合作了7个项目,建立起了长远又良好的合作关系。

    整个项目在保证快速交付的同时,在整体质量也表现出非常优异的水准:验收时,项目无零错分通过,分拣机整机效率、分拣准确率、识读率等指标均达到了客户制定的技术规范要求;自验收至今,项目运行非常稳定,无停机现象,各项功能均能满足现场分拣要求。


    攻克难题不误工期

    据悉,在项目建设期间,现场条件异常艰苦,项目人员需克服诸多困难,经常要面对无水无电的情况,披星戴月加班加点更是工作的常态。恶劣的现场环境对现场人员是个极大的考验。

    除了现场条件,偶尔的突发状况也挑战着项目人员的极限。在建设过程中,因扫描器厂家调试人员经验不足导致项目工期整体延后5天,项目人员每天工作超17个小时进行设备调试,身体和精神上都要承受很大的负荷。但是项目人员却顶住压力,反复调试,最终追赶上工期,在短短的两个月的时间内出色地完成了交付工作。

    再添合作项目

    接下来DB真人与此快递企业将会有合作项目继续启动,在不断的合作中DB真人也必将给客户提供更合适的解决方案,带来更先进更创新的产品体验。


    上一篇:迅速推进:DB真人哈尔滨交叉带分拣系统安装进行时……

    下一篇:DB真人于零售物流领域赢得佳绩:优秀物流工程奖、物流创新技术奖

    【网站地图】【sitemap】