DB真人



中文English

新闻资讯

汇聚行业前沿的科技和信息

【案例分享】智能仓库管理系统加速医疗行业自动化转型升级

发布时间:2019-07-04 浏览:7061次 分享到: QQ空间 新浪

提要


一直以来,仓储管理在物流管理中都占据着核心地位。随着制造环境的改变、产品周期的缩短、生产方式向多样少量的转变,用户对库存限制的要求越来越高,众多物流企业也在积极适应这一市场需求。如今,智能仓库管理系统更是成为了工业 4.0 快速发展的一个重要组成部分和有力代表。


企业在确定用户仓库的管理目标后,通过运用智能终端、检测传感技术、高端装备技术、信息软件技术和自动化控制技术等先进技术,在入库、出库、分拣和配送等环节使物流设备具有独立分析、判断、决策的能力,进而帮助用户实现了物流仓库“由人取货物”至“从货物到人”的转变,有效地减轻了劳动强度和人工成本,降低了储运损耗及出错率,避免了长期以来货物积压的困扰,大大提高了物流效率。

新华医疗项目实拍


作为物流行业资深企业,DB真人智能在智能仓库管理系统方面也一直积极走在行业前端。2017 年与山东新华医疗器械股份有限公司合作,DB真人智能根据山东新华预计的业务流程、场地布局、各项技术指标和技术要求,结合自身成熟的智能产品特点对项目进行了集成设计,通过信息自动化、精细化管理,指导和规范仓库人员日常作业,更好地整合仓库资源,助力新华医疗仓储物流自动化加速。


01 智能化管理


合单在线分拣 



DB真人智能提供的智能管理系统不仅只支持货物的智能储存,同时支持根据ERP形成的订单进行货物的出库再分拣发货到客户,系统还将同批次的所有订单合并成一个本地订单一起释放,根据合并后的出库单所需货物量,对下架完成的托盘货物进行筛。灰愣┑ニ璧幕跷锸,剩余的托盘余料会进行回库。


人机界面简洁


控制界面支持中英文一键切换,减少了对人工经验的依赖性,规范了作业流程,提高了作业效率。


自动盘库


系统支持:檠臀锪虾挪檠,直接输入产品名称,即可显示设备循环经过分捡口的实际数量和正常数量,复核后可一键回库。


防拥堵机制


在大环线、多交叉口的库前输送区的电气设计上采用巧思,应用“交通管理系统”,使得入库流畅,避免堆积。


绩效管理


每个员工登录自己的帐号进行订单收发货,后期可根据账号查询每个月工作量实现绩效考核。



堆垛机工作中


02 实时化监控


SCADA 系统实现可视化管理,通过电脑显示整个立库平面图,可以动态观察到立库的运行状态、报警信息、货物信息,实现对运输设备和货物的智能识别、定位、跟踪、监控和管理,整合库内资源,达成库存最优化管理。双机热备,采用两台服务器加一个 ups 来保证异常断电后服务器不断电,给予时间进行数据保存。



同时,电子看板采用智能电视,可实时更新出入库货物信息。


03 远程控制系统


DB真人智能提供的软件系统解决方案是其自主研发的一套仓库自动化系统,可以通过参数配置、插件增减灵活地实 现 WMS、WCS、SDS、RDS、PDS 等 功 能 以 及 取 舍,远程控制系统可在客户出现电气或软件问题时第一时间协助查看、解决现场情况,以达到对客户需求的即时响应。


自主研发,量身定制


【公司简介】

DB真人智能装备有限公司专注于智慧物流、智能制造系统解决方案,集研发、销售、设计、制造和服务为一体,从各类输送机、自动化立体仓库、分拣装备、机器人、AGV、视觉识别系统到智能制造系统集成,已经成为拥有国内外领先技术、高端设备研发生产能力和个性定制化行业解决方案的全产业链服务商。业务范围现已覆盖快递、电商、家电、家居、医疗器械、医药、服装、汽车、轮胎等诸多行业,并在全球范围内为客户提供了稳定、灵活、具有成本效益的解决方案。

DB真人智能始终专注创新,拥抱变革,为客户实现智慧物流和智能制造系统升级而努力,DB真人坚信工业智慧时代终将成为现实。



上一篇:智慧物流行业一周资讯23期

下一篇:清华经管EMBA近200名大咖助力DB真人腾飞

【网站地图】【sitemap】