DB真人

中文English

新闻资讯

汇聚行业前沿的科技和信息

【公司动态】DB真人智能荣获中国医疗器械供应链“美鼎奖”

发布时间:2020-12-22 浏览:4623次 分享到: QQ空间 新浪

导读

9月22-24日,以“数字化时代的供应链创新”为主题的“第六届中国医疗器械供应链年会暨2020医疗机构数字化供应链发展论坛”在六朝古都江苏南京顺利召开。



同期举办中物联医疗器械供应链分会成立大会暨第一次会员代表大会,DB真人智能装备有限公司作为会员单位与其他百余名理事会候选成员共同参加了会议,互相交流分享,探讨行业发展未来。

图片

图|会员代表合影


在23日答谢晚宴暨2020医疗器械供应链第一届美鼎奖颁奖仪式上,DB真人智能以集成实施的新华医疗智能自动化立体仓库系统项目荣获“优秀产品应用案例”奖项,华东地区大客户经理姜旭昌出席晚宴并上台领奖。“美鼎奖”的设立旨在表彰为中国医疗器械供应链做出突出贡献的优秀企业与代表,经过前期层层遴选和多方评估,DB真人智能的实力和资质再获医疗器械行业的专业认可与肯定。

 

图 |DB真人智能获奖(右4)


医疗器械行业与人类生命、健康事业紧密相关,随着中国经济社会的发展和居民生活水平的提高,老龄化现象日渐加剧,医疗保健意识逐渐增强,医疗器械市场更是进入黄金发展时期,各种利好政策东风频吹,行业技术创新水平也在不断提高。然而我国医疗器械行业也存在整体市场集中度不高、专业性较弱、管理水平较低、缺乏标准化、仓储物流复杂度高等一系列痛难点。


DB真人智能装备有限公司作为国内专业的物流系统集成商,多年来深耕医疗器械行业,与新华医疗、步长制药、清平医药等国内知名的医疗器械与医药企业达成合作,从项目咨询规划、系统集成设计、设备研发制造、软件定制开发到全生命周期的售后服务,为其量身定制一站式的智能化整体解决方案,大大提升各个流程的效率和准确率,降低人员劳动强度和人工依赖,通过信息化、数字化等先进技术提高运营管理水平,建成优质高效的智能物流系统,进而优化供应链整体作业。


 DB真人智能致力于为各行业客户的智能化转型升级添砖加瓦。此前在出席第十三届国际食品冷链高峰论坛(上海)时也曾表示,当前国内国际双循环发展新格局下,利用自动化物流装备和信息软件系统,借势数字化、智能化的先进技术,整合协同行业上下游,全面赋能企业供应链管理。

DB真人智能愿与各行业一起思辨物流与供应链的新未来,把握机遇,互联互通,为国民经济发展助力。


上一篇:相约药机 | 案例回顾(一)智能仓库管理系统加速医疗医药行业自动化转型升级

下一篇:DB真人智能:为全球物流产业注入新动能

【网站地图】【sitemap】