DB真人

中文English

新闻资讯

汇聚行业前沿的科技和信息

精彩闪“药”, “渝”见智能 !助推制药行业自动化转型升级

发布时间:2020-12-22 浏览:4772次 分享到: QQ空间 新浪

本期看点


2020年11月3日,集贸易、研讨、参观于一体的第59届(2020秋季)全国制药机械博览会暨2020(秋季)中国国际制药机械博览会在山城重庆正式开幕。超过20万平展会面积,多达10000余个展台,80000多次与会人员,规模创历届之最,体现了疫情之下医疗医药人共克时艰,互助互惠的国际化影响力。


作为深耕医疗医药行业多年的综合性系统解决方案提供商,DB真人智能装备有限公司是中国制药装备行业协会会员单位,也是中物联医疗器械供应链分会会员单位。公司拥有丰富的医疗医药行业经验和成熟可靠的自有核心产品与技术,短短几年间已为山东新华医疗、广州清平医药、步长制药、华东医药及某生物制药公司等多家知名药企提供整体方案规划及项目集成实施。

 

展台

亮点


AGV物料搬运系统

依托自主开发的移动机器人运动控制和智能调度算法,结合多年来在物流仓储及智能制造领域的项目实施经验和技术积累,DB真人智能相继推出了满足市场需求的多种类型AGV产品。在某医药配送中心的项目规划中,DB真人智能根据客户出入库频率等数据信息设计采用AGV顶升托盘/货架的形式实现货到人拣。苊饬艘滴癫僮髦写罅孔咝欣朔讶肆,大大提升工作效率。



 

医疗医药智能仓储解决方案


高速堆垛机系统


高速堆垛机是立体仓库中最重要的起重运输设备,主要由上横梁、立柱、下横梁、载货台、货叉、控制系统、通讯系统等部分组成。走行速度可达240m/min,升降速度可达90m/min,具有作业效率高、负载能力强的特点。其与常规堆垛机相比的区别主要体现在走行结构的改变,采用包胶轮形式的轴承箱结构,两端均有伺服电机同时控制,既安全稳定又兼具高性价比,适用于医疗医药、家居、家具、机械、电子、轮胎等诸多行业通用环境下的仓储需求。


多层穿梭车系统


多层穿梭车系统简称多穿系统,主要由多穿货架、多层穿梭车、三合一高速提升机、智能拣选工作站以及配套输送设备组成,能够解决当前立体密集化存储中高度密集混合存储、高效混合分拣问题的一套系统,单巷复合吞吐率可达1200箱/小时。特别是在SKU多,订单碎片化的情况下,系统能够根据订单情况进行智能批次处理,对货位进行实时动态调整,使其达到存储、分拣的最优化。多层穿梭车系统已成为比较理想的储分一体化解决方案之一,目前广泛应用于医药、电商、鞋服及智能制造等行业。



 

除此之外,现场还设置智能仓储解决方案VR体验区,通过VR眼镜与配套系统带观众实景感受自动化物流设备和智能仓储的魅力。

 



3-5日每天上午10:30&下午2:00,更有DB真人智能装备有限公司西南区域总监罗勇做制药企业物流中心搭建的现场演讲,近距离交流制药企业数字化转型升级之路的问题难点与方法论。


S5-27展位,竭诚欢迎您的到来!


上一篇:【公司动态】DB真人智能再获荣誉 领跑信息化之路新格局

下一篇:相约药机 | 案例回顾(三)量身定制智能化 助力现代医药物流配送中心建设

【网站地图】【sitemap】